##base _IOBlixBase
##bias 6
##public
ObtainChip(chipType, chipNum, newOwner, oldOwner)(d0, d1, a0, a1)
ReleaseChip(node)(a0)
FindChip(chipType, chipNum)(d0, d1)
AllocChipList()()
FreeChipList(list)(a0)
* functions added in V37.7
AddIRQHook(node)(a0)
RemIRQHook(node)(a0)
##end
